Scale chr22:

RefSeq Curated

NONHSAG111155.1 NONHSAG083775.2 NONHSAG034043.2 NONHSAG083776.1 NONHSAG084014.1 NONHSAG034047.2 NONHSAG034048.2 NONHSAG111156.1 NONHSAG084258.1 NONHSAG084015.1

NONHSAT245253.1 NONHSAT245254.1 NONHSAT244909.1 NONHSAT244908.1 NONHSAT087018.2 NONHSAT087019.2 NONHSAT087021.2 NONHSAT087020.2 NONHSAT192418.1 NONHSAT244913.1 NONHSAT244912.1 NONHSAT244911.1 NONHSAT244910.1 NONHSAT192420.1 NONHSAT087027.2 NONHSAT087024.2 NONHSAT087023.2 NONHSAT192419.1 NONHSAT192421.1 NONHSAT087026.2 NONHSAT192422.1 NONHSAT192423.1 NONHSAT192424.1 NONHSAT192426.1 NONHSAT192425.1 NONHSAT192427.1 NONHSAT192428.1 NONHSAT087028.2 NONHSAT192429.1 NONHSAT087029.2 NONHSAT192430.1 NONHSAT087030.2 NONHSAT192432.1 NONHSAT192431.1 NONHSAT192433.1 NONHSAT192945.1 NONHSAT192434.1 NONHSAT087034.2 NONHSAT087035.2 NONHSAT192435.1 NONHSAT245255.1 NONHSAT193239.1 NONHSAT192946.1

OMIM Alleles

DNase Clusters

SINE LINE LTR DNA Simple Low Complexity Satellite RNA Other Unknown

50 kb hg38 42,100,000 42,150,000 42,200,000 42,250,000 GENCODE v24 Comprehensive Transcript Set (only Basic displayed by default)

RefSeq gene predictions from NCBI

NONCODE_v5_Gene

NONCODE_v5_lncRNA

OMIM Allelic Variants

Gene Expression in 53 tissues from GTEx RNA-seq of 8555 samples (570 donors)

H3K27Ac Mark (Often Found Near Regulatory Elements) on 7 cell lines from ENCODE

DNase I Hypersensitivity Peak Clusters from ENCODE (95 cell types)

Repeating Elements by RepeatMasker

FAM109B SMDT1 SMDT1 SMDT1 NDUFA6 NDUFA6 NDUFA6 NDUFA6 RP1-257I20.14 NDUFA6-AS1 NDUFA6-AS1 NDUFA6-AS1 NDUFA6-AS1 NDUFA6-AS1 NDUFA6-AS1 NDUFA6-AS1

NDUFA6-AS1 NDUFA6-AS1 NDUFA6-AS1 NDUFA6-AS1 NDUFA6-AS1 NDUFA6-AS1 NDUFA6-AS1 CYP2D6 CYP2D6

CYP2D6

CYP2D6 CYP2D6 NDUFA6-AS1 NDUFA6-AS1

RP4-669P10.16 RP4-669P10.20

CYP2D7 CYP2D7 CYP2D7 CYP2D7 CYP2D7 CYP2D7 CYP2D7 CYP2D7

TCF20 TCF20 TCF20 TCF20

FAM109B SMDT1 NDUFA6 RP1-257I20.14

OLA1P1 CYP2D6 RP4-669P10.16 CYP2D7

CYP2D8P TCF20

No such file or directory Can’t open /gbdb/hg38/bbi/wgEncodeReg/wgEncodeRegMarkH3k27ac/wgEncodeBroadHistoneGm12878H3k27acStdSig.bigWig to read

Layered H3K27Ac