Scale chr1:

1 kb hg19 12,500 13,000 13,500 14,000 UCSC Genes (RefSeq, GenBank, CCDS, Rfam, tRNAs & Comparative Genomics) DDX11L1 DDX11L1 DDX11L1 WASH7P WASH7P WASH7P WASH7P WASH7P WASH7P WASH7P WASH7P WASH7P WASH7P