Scale chr3:

RefSeq Curated

NONHSAG034912.3 NONHSAG111470.1 NONHSAG034913.2 NONHSAG034914.2 NONHSAG111471.1 NONHSAG034916.3 NONHSAG111226.1 NONHSAG034918.3 NONHSAG034917.2 NONHSAG084609.1 NONHSAG034919.2 NONHSAG034920.2 NONHSAG084610.1 NONHSAG034921.2 NONHSAG034922.2 NONHSAG111472.1 NONHSAG085474.1 NONHSAG034925.2 NONHSAG111227.1 NONHSAG111228.1 NONHSAG034926.2 NONHSAG084611.1

NONHSAT193822.1 NONHSAT245491.1 NONHSAT245490.1 NONHSAT245489.1 NONHSAT089325.2 NONHSAT246449.1 NONHSAT195696.1 NONHSAT089327.2 NONHSAT089329.2 NONHSAT246450.1 NONHSAT246451.1 NONHSAT089332.2 NONHSAT245492.1 NONHSAT246453.1 NONHSAT246452.1 NONHSAT193823.1 NONHSAT089365.2 NONHSAT193824.1 NONHSAT089367.2 NONHSAT089368.2 NONHSAT246454.1 NONHSAT246457.1 NONHSAT246456.1 NONHSAT246455.1 NONHSAT193825.1 NONHSAT089369.2 NONHSAT089371.2 NONHSAT246458.1 NONHSAT246459.1 NONHSAT195697.1 NONHSAT193826.1 NONHSAT245493.1 NONHSAT245494.1 NONHSAT089380.2 NONHSAT193827.1

OMIM Alleles

DNase Clusters

SINE LINE LTR DNA Simple Low Complexity Satellite RNA Other Unknown

100 kb hg38 44,550,000 44,600,000 44,650,000 44,700,000 44,750,000 44,800,000 44,850,000 44,900,000 GENCODE v24 Comprehensive Transcript Set (only Basic displayed by default)

RefSeq gene predictions from NCBI

NONCODE_v5_Gene

NONCODE_v5_lncRNA

OMIM Allelic Variants

Gene Expression in 53 tissues from GTEx RNA-seq of 8555 samples (570 donors)

H3K27Ac Mark (Often Found Near Regulatory Elements) on 7 cell lines from ENCODE

DNase I Hypersensitivity Peak Clusters from ENCODE (95 cell types)

Repeating Elements by RepeatMasker

ZNF445 ZNF445 ZNF852 ZNF852 ZNF852 ZNF852

ZKSCAN7 ZKSCAN7 ZKSCAN7 ZKSCAN7 ZKSCAN7 ZKSCAN7 ZKSCAN7 RP11-944L7.4

ZKSCAN7 ZNF660 ZNF197 ZNF660 ZNF660 ZNF660

ZNF197-AS1

ZNF197 ZNF197 ZNF197 ZNF197 ZNF197

AC099669.1

ZNF35

ZNF35 ZNF35

ZNF35 ZNF35 ZNF35

RP11-348P10.2

ZNF502 ZNF502 ZNF502 ZNF502 ZNF501 ZNF501 ZNF501 ZNF501 ZNF501 KIAA1143 KIAA1143

KIF15 KIF15 KIF15 AC098649.1

KIF15 KIF15 KIF15

KIF15

TMEM42

MIR564

TMEM42 TGM4 TGM4 TGM4 TGM4

TGM4

RP11-272D20.2

TGM4 ZDHHC3 ZDHHC3 ZDHHC3 ZDHHC3 ZDHHC3

ZNF445 ZNF852

EI24P3 ZKSCAN7 RP11-944L7.4

ZNF660

MPRIPP1 ZNF197-AS1

ZNF197 ZNF35

RP11-348P10.2

SOCS5P3 ZNF502 ZNF501 KIAA1143

KIF15 AC098649.1 TMEM42 MIR564 TGM4 RP11-272D20.2

ZDHHC3

No such file or directory Can’t open /gbdb/hg38/bbi/wgEncodeReg/wgEncodeRegMarkH3k27ac/wgEncodeBroadHistoneGm12878H3k27acStdSig.bigWig to read

Layered H3K27Ac