Scale chr9:

RefSeq Curated

NONHSAG114926.1 NONHSAG101764.1 NONHSAG053685.3 NONHSAG114927.1 NONHSAG103192.1 NONHSAG103193.1 NONHSAG053687.2 NONHSAG114928.1 NONHSAG053688.2 NONHSAG114929.1 NONHSAG053689.2 NONHSAG102365.1 NONHSAG114930.1 NONHSAG053690.2 NONHSAG101765.1 NONHSAG101766.1 NONHSAG114695.1 NONHSAG102366.1 NONHSAG101767.1 NONHSAG053697.2 NONHSAG114931.1 NONHSAG102367.1 NONHSAG102368.1 NONHSAG102369.1 NONHSAG053700.2 NONHSAG053701.2 NONHSAG103194.1 NONHSAG101768.2

NONHSAT257887.1 NONHSAT257886.1 NONHSAT257885.1 NONHSAT257884.1 NONHSAT257888.1 NONHSAT220317.1 NONHSAT220316.1 NONHSAT220315.1 NONHSAT257889.1 NONHSAT220318.1 NONHSAT257890.1 NONHSAT257891.1 NONHSAT222291.1 NONHSAT222292.1 NONHSAT135293.2 NONHSAT221416.1 NONHSAT135295.2 NONHSAT135294.2 NONHSAT135296.2 NONHSAT135297.2 NONHSAT257892.1 NONHSAT135300.2 NONHSAT257893.1 NONHSAT135301.2 NONHSAT221417.1 NONHSAT257894.1 NONHSAT135303.2 NONHSAT220319.1 NONHSAT220320.1 NONHSAT257182.1 NONHSAT221418.1 NONHSAT220321.1 NONHSAT135323.2 NONHSAT257895.1 NONHSAT221419.1 NONHSAT221420.1 NONHSAT221421.1 NONHSAT135329.2 NONHSAT135330.2 NONHSAT221422.1 NONHSAT222293.1 NONHSAT220322.1 NONHSAT220323.1 NONHSAT257184.1 NONHSAT257183.1

OMIM Alleles

DNase Clusters

SINE LINE LTR DNA Simple Low Complexity Satellite RNA Other Unknown

100 kb hg38 133,250,000 133,300,000 133,350,000 133,400,000 133,450,000 133,500,000 GENCODE v24 Comprehensive Transcript Set (only Basic displayed by default)

RefSeq gene predictions from NCBI

NONCODE_v5_Gene

NONCODE_v5_lncRNA

OMIM Allelic Variants

Gene Expression in 53 tissues from GTEx RNA-seq of 8555 samples (570 donors)

H3K27Ac Mark (Often Found Near Regulatory Elements) on 7 cell lines from ENCODE

DNase I Hypersensitivity Peak Clusters from ENCODE (95 cell types)

Repeating Elements by RepeatMasker

OBP2B OBP2B OBP2B OBP2B OBP2B

ABO ABO ABO Y_RNA SURF6 SURF6

Y_RNA MED22 MED22 MED22 MED22 MED22 MED22 MED22 MED22 MED22 MED22 RPL7A RPL7A RPL7A RPL7A RPL7A RPL7A RPL7A RPL7A SNORD24 SNORD36B SNORD36A SNORD36C RPL7A SURF1 SURF1 SURF1 SURF1 AL593848.2

SURF1

SURF2 SURF2

SURF2

SURF4

SURF4 SURF4 SURF4 SURF4 SURF4 SURF4 SURF4 SURF4

STKLD1 STKLD1 STKLD1

STKLD1 STKLD1 REXO4

REXO4 REXO4 REXO4 REXO4 REXO4 ADAMTS13 ADAMTS13 ADAMTS13 ADAMTS13 ADAMTS13 ADAMTS13 ADAMTS13 ADAMTS13

ADAMTS13 CACFD1 CACFD1 CACFD1 CACFD1 CACFD1 CACFD1 CACFD1 SLC2A6

SLC2A6

SLC2A6

SLC2A6

SLC2A6

OBP2B LCN1P1

ABO Y_RNA LCN1P2

SURF6

Y_RNA MED22 RP11-244N20.7

RPL7A

SNORD24 SNORD36B SNORD36A SNORD36C SURF1 SURF2

SURF4 REXO4 ADAMTS13

CACFD1

SLC2A6

No such file or directory Can’t open /gbdb/hg38/bbi/wgEncodeReg/wgEncodeRegMarkH3k27ac/wgEncodeBroadHistoneGm12878H3k27acStdSig.bigWig to read

Layered H3K27Ac