Scale chr19:

RefSeq Curated

NONHSAG076509.1 NONHSAG076510.1 NONHSAG076511.1 NONHSAG025805.2 NONHSAG109368.1 NONHSAG025806.2 NONHSAG109369.1 NONHSAG109370.1 NONHSAG025807.3 NONHSAG076512.1 NONHSAG025808.2 NONHSAG109582.1 NONHSAG025810.2 NONHSAG076134.1 NONHSAG025811.2 NONHSAG025812.2 NONHSAG025813.2 NONHSAG076514.2 NONHSAG109371.1 NONHSAG076513.1 NONHSAG025816.2

NONHSAT180407.1 NONHSAT180408.1 NONHSAT180409.1 NONHSAT066323.2 NONHSAT239373.1 NONHSAT066324.2 NONHSAT239374.1 NONHSAT239375.1 NONHSAT240008.1 NONHSAT066326.2 NONHSAT180410.1 NONHSAT066328.2 NONHSAT240009.1 NONHSAT066331.2 NONHSAT179741.1 NONHSAT066336.2 NONHSAT066343.2 NONHSAT066345.2 NONHSAT066344.2 NONHSAT240010.1 NONHSAT240011.1 NONHSAT239376.1 NONHSAT180411.1 NONHSAT179742.1 NONHSAT179743.1 NONHSAT180412.1 NONHSAT066349.2

OMIM Alleles

DNase Clusters

SINE LINE LTR DNA Simple Low Complexity Satellite RNA Other Unknown

100 kb hg38 39,800,000 39,850,000 39,900,000 39,950,000 40,000,000 40,050,000 GENCODE v24 Comprehensive Transcript Set (only Basic displayed by default)

RefSeq gene predictions from NCBI

NONCODE_v5_Gene

NONCODE_v5_lncRNA

OMIM Allelic Variants

Gene Expression in 53 tissues from GTEx RNA-seq of 8555 samples (570 donors)

H3K27Ac Mark (Often Found Near Regulatory Elements) on 7 cell lines from ENCODE

DNase I Hypersensitivity Peak Clusters from ENCODE (95 cell types)

Repeating Elements by RepeatMasker

LEUTX

LLNLR-268E12.1

DYRK1B

DYRK1B DYRK1B DYRK1B DYRK1B DYRK1B MIR6719 DYRK1B DYRK1B

FBL

FBL FBL FBL FBL FBL FBL FBL FBL FBL FBL FBL

FCGBP FCGBP FCGBP

PSMC4 PSMC4 PSMC4 PSMC4 PSMC4 PSMC4 ZNF546 AC007842.1 ZNF546 ZNF546 ZNF546 ZNF546 ZNF546 ZNF546 ZNF546 ZNF546

ZNF780B ZNF780B ZNF780B ZNF780B ZNF780B ZNF780B ZNF780B AC005614.5 ZNF780A ZNF780A ZNF780A ZNF780A ZNF780A ZNF780A ZNF780A ZNF780A ZNF780A ZNF780A ZNF780A AC005614.3

LEUTX DYRK1B FBL PRR13P5 PSMC4 ZNF546 AC007842.1

CTC-471F3.5

ZNF780B AC005614.5

ZNF780A

No such file or directory Can’t open /gbdb/hg38/bbi/wgEncodeReg/wgEncodeRegMarkH3k27ac/wgEncodeBroadHistoneGm12878H3k27acStdSig.bigWig to read

Layered H3K27Ac