Scale chr2:

RefSeq Curated

NONHSAG030329.2 NONHSAG078110.1 NONHSAG030330.2 NONHSAG078111.1 NONHSAG080947.1 NONHSAG080948.1 NONHSAG030331.2 NONHSAG030332.2 NONHSAG079355.1 NONHSAG030333.3 NONHSAG079356.1 NONHSAG030334.2 NONHSAG079357.1 NONHSAG030335.2 NONHSAG030336.3 NONHSAG030337.2 NONHSAG030338.2 NONHSAG078112.1 NONHSAG079358.1 NONHSAG078113.1 NONHSAG030342.3 NONHSAG030340.2 NONHSAG030341.2 NONHSAG030343.2 NONHSAG080949.1 NONHSAG030344.2 NONHSAG080950.1

NONHSAT076529.2 NONHSAT183439.1 NONHSAT076530.2 NONHSAT183440.1 NONHSAT187981.1 NONHSAT187982.1 NONHSAT076531.2 NONHSAT076532.2 NONHSAT186241.1 NONHSAT076535.2 NONHSAT241359.1 NONHSAT241358.1 NONHSAT076537.2 NONHSAT076536.2 NONHSAT076539.2 NONHSAT186242.1 NONHSAT076540.2 NONHSAT186243.1 NONHSAT076541.2 NONHSAT076542.2 NONHSAT183441.1 NONHSAT076543.2 NONHSAT241360.1 NONHSAT076545.2 NONHSAT183442.1 NONHSAT186244.1 NONHSAT183443.1 NONHSAT183444.1 NONHSAT076552.2 NONHSAT076553.2 NONHSAT241361.1 NONHSAT076554.2 NONHSAT183445.1 NONHSAT076556.2 NONHSAT241362.1 NONHSAT187983.1 NONHSAT076559.2 NONHSAT187984.1

OMIM Alleles

DNase Clusters

SINE LINE LTR DNA Simple Low Complexity Satellite RNA Other Unknown

200 kb hg38 206,000,000 206,100,000 206,200,000 206,300,000 206,400,000 GENCODE v24 Comprehensive Transcript Set (only Basic displayed by default)

RefSeq gene predictions from NCBI

NONCODE_v5_Gene

NONCODE_v5_lncRNA

OMIM Allelic Variants

Gene Expression in 53 tissues from GTEx RNA-seq of 8555 samples (570 donors)

H3K27Ac Mark (Often Found Near Regulatory Elements) on 7 cell lines from ENCODE

DNase I Hypersensitivity Peak Clusters from ENCODE (95 cell types)

Repeating Elements by RepeatMasker

RN7SKP178 AC007679.3 INO80D Vault INO80D Y_RNA

INO80D

AC007383.3

AC007383.3

NDUFS1

AC007383.4 NDUFS1 NDUFS1 NDUFS1 NDUFS1 NDUFS1 NDUFS1

NDUFS1

NDUFS1 NDUFS1

EEF1B2

EEF1B2 EEF1B2 EEF1B2 EEF1B2 EEF1B2 EEF1B2 EEF1B2 EEF1B2 EEF1B2 uc_338

snoZ196 SNORD51 SNORA41 EEF1B2

GPR1

GPR1 GPR1 GPR1 GPR1 GPR1 GPR1 GPR1 GPR1 GPR1

GPR1-AS RN7SKP200 GPR1-AS RN7SKP260

ZDBF2

ZDBF2

AC017081.1

RN7SKP178 AC007679.1

AC007679.3 INO80D Vault

Y_RNA AC007679.4

AC007383.3 NDUFS1 AC007383.4

EEF1B2

SNORD51 SNORA41

GPR1

RN7SKP200 AC007383.6

HMGN1P6 RN7SKP260

ZDBF2 AC017081.2 HNRNPA1P51

No such file or directory Can’t open /gbdb/hg38/bbi/wgEncodeReg/wgEncodeRegMarkH3k27ac/wgEncodeBroadHistoneGm12878H3k27acStdSig.bigWig to read

Layered H3K27Ac